// include::doc/_common-settings.adoc[]

== OIOUBL Schematron Change List for version 1.13.DEV


[options="header"]
|===
| Id   | Type | Beskrivelse | Uddybende beskrivelse

|NH-1872 |Nyt felt  |Tillad OriginCountry i OIOUBL Catalogue |Catalogue.CatalogueLine.Item.OriginCountry har tidligere været et ekskluderet felt i OIOUBL, da felter anses som relevant gøres det nu tilladt.
|UAN-196 |Teknisk opdatering  |Opdatering af OIOUBL Utllity Statement til UBL 2.1 / OIOUBL 2.1 (hængeparty fra OIOUBL schematron 1.12) |Opdateret OIOUBL schematron skal kunne understøtte UBL 2.1 XSD. Der implementeres "migreringsvalideringslogik", der sikrer, at schematron først pr. 30.11.2022 benytter ny validerigslogin. Under udvikling
|NH-2005  |Fejlrettelse |Manglede validering på TaxTotal - "TaxAmount" = 0 / TaxCategory\Percent" = 0.00  |Valideringen på om man benytter momskategorien: "StandardRated" (Fortæller at beløbet er moms pålagt) og samtidig angiver 0 i momsbeløb kan omgås, såfremt at man fortæller at moms-procenten er 0. Ny validering er tilføjet.
|NH-2338 |Fejlrettelse  |Fejlrettelse af validering af Payableaomunt [F-INV133] |Testen for [F-INV133] hvor "PayableAmount" skal være lig med beregningen af alle totaler, fejler når "PayableAmount" = '0.00' for både .Net og Java.
|  |  |  | 

|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  |
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|NH-2142 |Fejlrettelse  |Problem with OIOUBL 1.12.3 release with Saxon 11 HE  |Under analyse

|===

== OIOUBL Dokumentation, Guidelines og Kodelister

[options="header"]
|===
| Id   | Type | Beskrivelse | Uddybende beskrivelse

4+|
|===
