// include::doc/_common-settings.adoc[]

== OIOUBL Schematron Change List for version 1.12


[options="header"]
|===
| Id   | Type | Beskrivelse | Uddybende beskrivelse
| NH-1022 | Ny funktionalitet | Understøttelse af miljømærker af fakturaer og kreditnota samt øvrige OIOUBL dokumenter. Teknisk anvendes item.certifcate elementet til dette formål.  | Yderligere dokumentation findes OIOUBL Miljømærker og andre produktcertifikater (G41) og OIOUBL EnvironmentalCode (K32).
| NH-1031 | Teknisk ændring | Teknisk understøttelse af UBL-2.1 XSD schemaer i OIOUBL schematroner. | 
| NH-1207 | Teknisk ændring | Opdatering af alle eksempelfiler med anvendelse af UBL-2.1 XSD schemaer. | 
| NH-1464  | Teknisk ændring | Oprydning gamle/udgåede XSD'er i release pakke | I den zip-filen som indeholder den nye version, findes der ikke folder schemas nu kun en sub-folder UBL_v2.1. Øvrige sub-foldere er fjernet.
|  |  |  | 
| NH-130 | Fejlrettelse | Forbedring af fejltekster vedr. LineExtensionAmount, hvor beløbet nu indgår i fejlteksten. | 
| NH-196 | Fejlrettelse | Forbedring af fejltekster. | 
| NH-501 | Fejlrettelse | Fjernelse af validering af OrderableUnitFactorRate i kreditnota, således af faktura og kreditnota validering på samme måde. | 
| NH-50 | Fejlrettelse | Align Prisberegning og brugen af OrderableUnitFactorRate i Ordre og Kreditnota | I forbindelse med seneste OIOUBL schematron (version 1.11 fra 2019) blev prisberegningen og brugen af OrderableUnitFactorRate i fakturaen opdateret, så logikken var mere i overensstemmelse med logikken i Peppol BIS Billing. Tilsvarende opdateringer bliver nu implementeret for Ordre og Kreditnota.
| NH-836 | Fejlrettelse | Tilføjelse af mangelende mimecodes (xslx og ods) vedr. DokumentReferences | Det var ikke alle mimecodes, der var angivet i den tekniske dokumentation, som var tilladt i OIOUBL schematronen. Yderligere dokumentation findes OIOUBL DokumentReference (G21). Teknisk dokumnentation er uændret på dette punkt. 
| NH-457 | Fejlrettelse | OIOUBL udvidelse af kodelisten for EndpointID | Tilføjelse af manglende nordiske kodeliste værdier. Se mere i OIOUBL Kodeliste EndpointID (K09) og OIOBL Kodeliste PartyID (K11).
| NH-47 | Fejlrettelse | Fejlrettelse af schematronvalidering for Payable Amount (årsagen fejlvalidering opstod tidligere kun ved anvendelse af schematron i Java, hvor den fejlen var relateret til, at -0.00 var forskellige fra 0.00) | Teknisk fejlrettelse gennemført. Ingen ændringer af funktionalitet.
| NH-51 | Fejlrettelse | Fjernelse af decimal begrænsning på "line quantity" på alle relevante OIOUBL dokumenter (Faktura, Kreditnota, Ordre, Ordrebekræftelse og Ordreændring) | Der har været gennemført en analyse af valideringsregler for decimaler og forskelle mellem OIOUBL og Peppol ift. anvendelse af decimaler på udvalgte antals-elementer og beløbs-elementer; herunder også evt. indvirkning på beregninger og moms. Peppol har ingen decimal begrænsning på "line quantity" - herunder InvoicedQuantity, mens OIOUBL har en begrænsning på 4 decimaler. Den begrænsning bliver nu fjernet i OIOUBL.
| NH-1199 | Fejlrettelse | Opdatering af TaxTotal validering for StandardRated med 0% moms | Validering er strammet således, at når StandardRated anvendes og TaxAmount > 0, forventes et momsbeløb angivet.
| NH-1461 | Fejlrettelse | Opdatering af eksempelfiler med certifikater | Eksempelfiler er opdateret og indgår nu også den zip-fil, der indeholder den nye version.
| NH-1705 | Fejlrettelse efter RC1 | Opdatering af validering af customazation id således, at både 'OIOUBL-2.0, ''OIOUBL-2.01', 'OIOUBL-2.02' og 'OIOUBL-2.1' er tilladt|
| NH-1481 | Fejlrettelse | OIOUBL FAQ 75 personfølsomme oplysninger | OIOUBL schematronen er opdateret til at følgende de tekniske vejledninger, der anviser, at værdierne 1, 2, Tom (blank) må anvendes. Værdien 3 benyttes ikke mere, og er dermed fjernet som tilladt værdi i OIOUBL schematronen. Yderligere dokumentation findes OIOUBL DokumentReference (G21).
| NH-1705 | Fejlrettelse | Schematron justering - Tillad cbc:CustomizationID = 2.01 | 
| NH-1998 | Fejlrettelse | F-LIB381 schematron regel på moms | 
|
|===

== OIOUBL Dokumentation, Guidelines og Kodelister

[options="header"]
|===
| Id   | Type | Beskrivelse | Uddybende beskrivelse
| NH-1212 | Ny funktionalitet | OIOUBL Guideline for Miljømærker og andre produktcertifikater (G41) & OIOUBL Kodeliste EnvorinmentalCode (K32). | Beskivelse af ny funktionalitet vedr. miljømærker og andre produktcertifikater, samt beskrivelse af kodelisten der anvendes til denne formål. Kodelistens indhold er baseret på input fra GS1 arbejde med et tilsvarende type kodeliste "PackagingMarkedLabelCodeList".
| NH-665 | Fejlrettelse | OIOUBL Guideline for Valuta - mindre rettelser i eksempler. | 
| NH-457 | Fejlrettelse | OIOUBL Kodeliste EndpointID (K09) og OIOBL Kodeliste PartyID (K11) - opdatering | Opdatering med relevante nordiske tekniske EndpointID koder og tilsvarende relevante nordiske PartID koder.
| NH-51 | Fejlrettelse | OIOUBL Guideline for Totaler - Fjernelse af decimal begrænsning på "line quantity". |
| NH-836 + NH-1481 | Fejlrettelse | OIOUBL DokumentReference (G21) - opdatering af mimecodes og opdatering vedr. personfølsomme oplysninger.|
| NH-1639 | Fejlrettelse efter RC1 | OIOUBL Guideline for Profiler (G26) og OIOUBL Kodeliste for Profiler (K15) - mindre opdatering for at afspejle nuværende funktionalitet i NHR|
4+|
|===
